Tastaturbedienung der Shell
---------------------------

  Aus der Menüzeile nicht ersichtliche Tastenfunktionen:

<+>          Kombination von <C> und dann <A>.
<M>          Aktiviert >Default-Make< (>>Info/Umgebung).
<Ctrl-R>     Lädt >aktuelle Datei<.
<Ctrl-Q>     Verlä₧t Shell, ohne Parameter zu speichern.
<Shift-S>    Reaktiviert Scanner zum letzten Laufzeitfehler




  Um mit dem Editor einen neuen Text zu erstellen, kann er
durch <Ctrl-E>, <Esc> und <Return> gestartet werden

  Wird beim Starten eines Programms die <Shift>-Taste gehalten,
kann eine Argumentzeile eingegeben werden. Wird die <Alternate>-
Taste gehalten, bleibt der aktuelle Pfad erhalten.

  In der Shell gestartete GEM-Programme können mit <Ctrl-C>
unterbrochen werden, während sie Bildschirmausgaben tätigen.
Sollte dies nicht funktionieren, kann jedes Programm mit
<Ctrl-Enter> unmittelbar abgebrochen werden. Dies sollte
jedoch nicht während Ein-Ausgaben des Programms geschehen.


Konfiguration der Shell
-----------------------

  Damit alle Dateien des Modula-Systems gefunden werden können,
ist es wichtig, da₧ sowohl alle Pfadnamen in den Dialogboxen
der Shell (s. Parameter... & Info/Umgebung) als auch die Such-
pfade in der Batch-Datei (normalerweise "MM2SHELL.M2B") richtig
gesetzt sind. Die Batch-Datei kann ggf. mit einem normalen Editor
angepa₧t werden.

  Alle diese Suchpfade können am Anfang das Sternchen ('*') als
Platzhalter für den "HomePath", also den Pfad, in dem Shell
steht, verwenden (s. Shell-Pfad unter Info/Umgebung).

Parameter... Projekt
--------------------

  Bei Aufruf dieser Funktion (Shift-Help) wird der Editor mit dem
Dateinamen der Parameter-Datei und der Endung "M2D" gestartet.
Damit ist es auf einfache Weise möglich, eine Begleitinformation
zum laufenden Projekt zu führen: Wenn Sie eine neue Projektdatei
(M2P) anlegen, erzeugen Sie gleich eine entsprechende Textdatei
mit der Endung "M2D". So gelangen Sie dann leicht an die Text-
datei, in der Sie Ihre Dokumentation eintragen.


Ende der Kurzinfo